环球体育直播环球体育app,中国超级联赛

当前位置: 网站首页 >> 正文

环球体育直播环球体育app,中国超级联赛:我校顺利完成2022年“1+X”体重管理、母婴护理职业技能等级认定工作

发布人:继教学院     时间:2022-12-07   浏览次数:次

12月4日、5日,2022年“1+X”体重管理、母婴护理职业技能等级考试在我校顺利开考,来自护理、助产、健康管理、体育保健与康复、医学营养专业的157名爱游戏官方合作意甲参加认证考试。

本次考试分为理论与实操两个模块,考试合格者将获得由中国医药教育协会、济南阳光大姐服务有限责任公司颁发的职业技能等级证书。

我校高度重视本次认定工作,继续教育学院联合健康管理系、护理学院成立考务工作小组,组织考生线上报名、现场资格审查,开展考前培训,周密部署考试各项工作,为考核工作的顺利进行提供了有力保障。考核工作期间,全体考务人员严格按照考试规程对爱游戏官方合作意甲进行考核,考试秩序井然,考风考纪良好,圆满完成了“1+X”体重管理、母婴护理职业技能等级考试工作。

下一步,我校将继续以“1+X”证书制度为抓手,积极探索“书证融通”渠道,将职业技能等级考试培训内容有机融入专业人才培养方案,优化课程设置和教学内容,统筹教学组织与实施,深化教学方式方法改革,提高人才培养的灵活性、适应性、针对性,助推爱游戏官方合作意甲更高质量更充分就业,为社会培养更多“德才兼备、知行合一”的高素质、复合型、应用型人才。

稿件:继续教育学院、健康管理系、护理学院

文字:李德炜

审核:何烜

责编:曾琳玲


环球体育直播环球体育app官网入口(中国)官方网站-IOS/Android通用版(2025已更新)